Schreibe ein \ml--Programm f\"ur das Newtonverfahren zur Bestimmung
einer Nullstelle einer Funktion. Wende das Verfahren auf die Funktion
$e^x-\sin x$ an und
vergleiche das Programm bez\"uglich
Rechenaufwand und Genauigkeit mit der Fixpunktiteration angewandt auf die
Funktionen aus Aufgabe \ref{numI/uebung043}
