 Das Neville--Schema in \ml~k\"onnte wie folgt realisiert werden.
\begin{small}
\verbatiminput{../matlab/routines/NEVILLE.m}
\end{small}

\begin{center}
\unitlength 1cm
% \fbox
{
\begin{picture}(15,7.5)
\put(-1,0){\epsfig{file=../061/A13011.ps,width=8.4cm,height=7.5cm,clip=}}
\put(7.4,0){\epsfig{file=../061/A13012.ps,width=8.4cm,height=7.5cm,clip=}}
\end{picture}
}
\end{center}



Man sieht hier, da{ss} es nicht immer auf die Anzahl der St\"utzstellen 
ankommt, sondern auch sehr auf deren Lage. Insbesondere bedeutet die Hinzunahme
von immer mehr St\"utzstellen nicht unbedingt eine Verbesserung der Werte.
Durch eine hohe Zahl von St\"utzstellen bekommt man typischerweise auch 
st\"arkere Oszillationen des Interpolationspolynoms.
